Title: Les escales: definició i tipus.
Course: La Proporció en les arts

Definició d'escala

L'escala és la correspondència que hi ha entre la mida de la representació d'un objecte sobre un dibuix original i la mida real d'aquest objecte.

Mida del dibuix
Escala= ---------------------------------
Mida de l'objecte real

Tipus de escales

Segons la mida de l'objecte que representa i de l'espai del suport om es situa podem parlar d'un tipus d'escala determinat:
. Escala natural. Les mesures del dibuix coincideixen amb les de l'objecte
representat. 1/1 o 1:1
. Escala de reducció. Les mesures del dibuix són menors que les de l'objecte
representat. 1/2 o 1:2 .... (el mumerador és menor que el denominador).
. Escala d'ampliació. Les mesures del dibuix són més grans aue les de'objecte
representat. 2/1 o 2:1 .... (El numerador és més gran que el denominador).

Encara que sigui possible aplicar qualsevol valor d'escala, es recomanen certs valors que faciliten la lectura amb escalímetres.
Aquests valors són per a escales d'ampliació: 2/1, 5/1, 10/1, 20/1, 50/1 ....
i per a escales de reducció: 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50 ...

L'escalímetre.

L'escalímetre és un tipus de regla que es fa servir per fer mesuraments en un dibuix o representació fets amb determinades escales.
Els més freqüents solen ser de 30 cm., amb secció estrellada i sis cares. Cada cara té la graduació d'una escala diferent (1/100, 1/200, 1/250, 1/300, 1/400, 1/500).
L'escal'imetre es pot fer servir també per a escales que resultin de multiplicar o dividir les anteriors per 10. Així per exemple, per a un pla a escala 1/5000
s'àplica l'escala 1/500 i caldrà multiplicar per 10 la lectura de l'escalímetre.