Title: Instal·lacions domèstiques
Course: Moodle: Tecnologia Industrial

Q: Un interruptor diferencial (ID) serveix per:
- protegir les persones de contactes directes i indirectes (Molt bé!)
- desviar directament cap a terra les sobretensionms perilloses per a la instal·lació (Estàs segur?)
- uneix les carcasses metàl·liques dels receptors amb la presa de terra de l'edifici (Estàs segur?)
- evita que la potència subministrada sobrepassi la potència contractada per l'usuari (Estàs segur?)
A: protegir les persones de contactes directes i indirectes

Per què serveix el polsador de prova del PIA?

Q: Quan en un habitatge es consumeix més potència de la que s'ha contractat amb l'empresa subministradora l?ICp obre el circuit i cal desconnectar algun electrodomèstic
- Vertader (Molt bé!)
- Fals (Has d'estudiar més!)
A: Vertader

Q: La funció d'un ICPM és:
- protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits (Estàs segur?)
- evitar que la potència subministrada per la companyia superi la potència contractada per l'usuari (Molt bé!)
- detectar els corrents de fuita (Estàs segur?)
- detectar una sobretensió perillosa per a la instal·lació (Estàs segur?)
A: evitar que la potència subministrada per la companyia superi la potència contractada per l'usuari

Q: La funció d'un IGA és:
- Uneix les carcasss metàliques dels receptors a través del conductor de protecció de la derivació individual amb la presa de terra de l'edifici (Estàs segur?)
- evita que la potència subministrada per la companyioa superi la potència contractada per l'usuari (Estàs segur?)
- protegeix de sobrecàrregues i curtcircuits a cadascun dels circuits e la instal·lació interior (Estàs segur?)
- protegeix conntra sobrecàrregues i curcircuits, interruptor general de la instal·lació interior (Molt bé!)
A: protegeix conntra sobrecàrregues i curcircuits, interruptor general de la instal·lació interior