Title: Quina tècnica de tall o serrat utilitzo?
Course: CFGM. Manteniment Electromecànic. MP01. Tècniques de fabricació

Tècniques de tall o serrat

Quina tècnica de tall o serrat utilitzo?

En aquest document podeu veure diferents situacions en les que us podeu trobar en qualsevol taller de manteniment, en les quals en funció del material i les característiques d’aquests, haureu de prendre la decisió, de quina tècnica i màquina seran les més apropiades per tal d’optimitzar al màxim el procés de serrat o de tall.

Aquí a sota teniu una taula amb diferents situacions que us podeu trobar en el taller i amb les màquines que hauríeu d’utilitzar en cada cas:

Material a tallar.Operació a realitzar | Màquina, estris a utilitzar. I perquè?
Rodó massís d’acer
Serra alternativa. (Tall per arrencada d’encenallas)

- Destinada a la realització de talls de peces de grans dimensions o talls de peces en sèrie amb una aportació mínima de calor, ja que disposen d’un sistema de refrigeració.
- Disposen de regulació de moviment d’avançada i de velocitat de tall
Tall a 45º d’un tub quadrat de 30x30x1,5mm
Serra de cinta (Tall per arrencada d’encenalls)

- Permeten talls amb diferents graus d’inclinació.
Renovar la punta d’una broca en la que la faixa està molt desgastada
Radial (Tall per abrasió)

- Destinat per al tall d’acers d’extrema duresa que no és poden tallar per cap altre procediment.
Obrir una finestreta de forma rectangular en un dipòsit d’acer inoxidable
Plasma (Tall tèrmic)

- És apropiat per a tot els metalls i els seus aliatges (acers, llautons, aluminis, etc.)
Tall d’un rail de tren
Oxitall (Tall tèrmic)

- És una tècnica de tall usada exclusivament per a acers ordinaris i poc aliats.
Talls en peces de poc espessor amb diferents formes geomètriques
Tisores de tallar planxa (Tall per cizallament)

- Apropiades per talls en xapes de poc espessor fins 1,5mm.
- Tenen la possibilitat de fer tall corbats.
Tallat de peces en sèrie amb acabat de línies rectes
Cizalladora (Tall per cizallatge)

- Per al tall de planxes i per a la producció en sèrie.
- No és poden realitzar talls corbats.

Hi ha altres màquines per al tall peces en producció, com poden ser les màquines tall per làser o de tall per aigua a pressió, aquí teniu uns vídeos on podeu veure aquestes dues tècniques de tall.