Title: Roscat
Course: CFGM. Manteniment Electromecànic. MP01. Tècniques de fabricació

.

Feedback shared by this category's questions, if right: Correcte!!!! :)
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Parcialment correcte !!!! :I
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Incorrecte :(

Q: ¿A qué altura llevan truncadas las crestas la rosca Sellers?
- 1/16 del filete
- 1/4 del filete
- 1/2 del filete
- 1/8 del filete
A: 1/8 del filete

Q: ¿Cuántos machos se utilizan en el roscado de una tuerca?
- Cuatro
- Cinco
- Dos o tres
- Uno
A: Dos o tres

Q: ¿Qué dimensiones tiene una rosca M 8?
- Ø exterior 8 cm y 12,5 mm de paso
- Ø exterior 8 mm y 1,25 mm de paso
- Ø exterior 0,8 mm y 12,5 mm de paso
- Ø exterior 8 mm y 1,50 mm de paso
A: Ø exterior 8 mm y 1,25 mm de paso

Q: ¿Qué tipo de rosca lleva las crestas y los valles truncados?
- Métrica
- Rosca chapa
- Whitworth
- Sellers
A: Sellers

Q: ¿Generalmente qué macho se utiliza para el acabado final de una rosca?
- El número 1
- El número 3
- El número 4
- El número 2
A: El número 3

Q: ¿Qué es el paso de una rosca?
- La distancia entre dos filetes consecutivos
- El grosor de una rosca
- El espesor de un filete
- La longitud de un filete en una vuelta
A: La distancia entre dos filetes consecutivos

Q: ¿Qué ángulo forman los flancos de los filetes de una rosca métrica?
- 55°
- 45°
- 60°
- 30°
A: 60°

Q: Si denominamos a un paso de rosca como 18 G, ¿a qué tipo de rosca nos referimos?
- Métrica
- Whitworth
- Rosca chapa
- No denominamos al paso
A: Whitworth

Q: ¿Para qué se utilizan comúnmente las roscas redondas?
- Para uniones que se someten a grandes esfuerzos
- Para lugares estancos
- Para uniones de conductos de fluidos
- Para la transmisión de movimiento
A: Para uniones que se someten a grandes esfuerzos

Q: ¿Qué útil se utiliza para verificar roscas sin necesidad de calcular las medidas?
- Calibre
- Galgas de espesores
- Calibres de roscas
- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
A: Calibres de roscas
Partly right: Calibre (25%)