Title: Electromagnetisme
Course: ABP i Moodle (2n ESO)

Q: Quins d'aquests materials són atrets pel camp magnètic d'un imant?
- Ferro
- Alumini
- Coure
- Acer inoxidable
A: Ferro; Acer inoxidable

Q: Quins d'aquests materials no són atrets pel camp magnètic d'un imant?
- Ferro
- Alumini
- Coure
- Acer inoxidable
A: Alumini; Coure

Q: El camp magnètic d'un solenoide depèn de:
- El nombre d'espires.
- La intensitat del corrent que hi circula.
- La temperatura.
- L'hora del dia.
A: El nombre d'espires.; La intensitat del corrent que hi circula.

Q: Quan dos pols magnètics iguals es troben ...
- Apareix una força de repulsió entre ells
- Apareix una força d'atracció entre ells.
- No apareix cap tipus de força entre ells.
A: Apareix una força de repulsió entre ells

Q: Quan dos pols magnètics diferents es troben ...
- Apareix una força de repulsió entre ells
- Apareix una força d'atracció entre ells.
- No apareix cap tipus de força entre ells.
A: Apareix una força d'atracció entre ells.

Q: Quan dos camps magnètics estan influenciant-se...
- Quant més separats estan, més força.
- Quant menys separats estan, més força.
A: Quant menys separats estan, més força.

Q: Si vols construir un transformador reductor, és a dir que el voltatge de sortida sigui inferior al d'entrada, s'ha d'acomplir que:
- El nombre d'espires del primari ha de ser superior que el del secundari
- El nombre d'espires del secundari ha de ser superior que el del primari
- El nombre d'espires del primari i del secundari han de ser iguals
A: El nombre d'espires del primari ha de ser superior que el del secundari

Q: Si vols construir un transformador elevador, és a dir que el voltatge de sortida sigui superior al d'entrada, s'ha d'acomplir que:
- El nombre d'espires del primari ha de ser superior que el del secundari
- El nombre d'espires del secundari ha de ser superior que el del primari
- El nombre d'espires del primari i del secundari han de ser iguals
A: El nombre d'espires del secundari ha de ser superior que el del primari

Q: Si vols construir un transformador separador de circuit, és a dir que el voltatge de sortida sigui igual al d'entrada, s'ha d'acomplir que:
- El nombre d'espires del primari ha de ser superior que el del secundari
- El nombre d'espires del secundari ha de ser superior que el del primari
- El nombre d'espires del primari i del secundari han de ser iguals
A: El nombre d'espires del primari i del secundari han de ser iguals

Q: Si vols construir un electroimant, has de tenir en compte el següent:
- Quantes més espires tingui l'electroimant, més força tindrà.
- Quanta més intensitat circuli per l'electroimant, més força tindrà.
- Quantes més espires tingui l'electroimant, menys força tindrà.
- Quanta més intensitat circuli per l'electroimant, menys força tindrà
A: Quantes més espires tingui l'electroimant, més força tindrà.; Quanta més intensitat circuli per l'electroimant, més força tindrà.