Title: UF8 NETEJA
Course: Eines de gestió i didàctiques per a la modalitat semipresencial en Imatge Personal (Crèdits d'Anatomofisiologia)

Q: Classifica el següent material d’estètica segons el seu tipus: crític, semicrític i no crític.
- Agulles de micropigmentació | Crític
- Esponges per desmaquillar | No crític
- Recanvi de pírcing | Semicrític

Q: L'alcohol més eficient per desinfectar és:
- Qualsevol, sempre que submergim completament l'intrumental
- L'alcohol de 70 graus
- Qualsevol, sinó s'evapora fàcilment
- L'alcohol de 90 graus
A: L'alcohol de 70 graus

Q: Un desinfectant molt conegut i utilitzat a estètica és el glutaraldehid. Indica la afirmació incorrecta.
- a)És una solució que s’utilitza al 2% i té una durada de 14 dies
- S’utilitza per immersió
- S’utilitza sobretot quan els estris s’alteren amb lleixiu com els de plàstic, goma, cristall i acer inoxidable
- No es irritant ni tòxic
A: No es irritant ni tòxic

Q: Un d’aquestos productes no és un desinfectant, indica quin:
- Fenol
- Glutaraldehid al 2%
- Mercurials orgànics
- Armil a l'1%
- Formol
A: Mercurials orgànics

Q: Asèpsia significa l’eliminació parcial del microorganismes patògens
- Vertader (Asèpsia: Procediments destinats a evitar la propagació dels microorganismes. Inclou la desinfecció i l’esterilització)
- Fals (Efectivament. L'asèpsia són els procediments destinats a evitar la propagació dels microorganismes. Inclou la desinfecció i l’esterilització)
A: Fals

Q: Quin dels següents fa referència a l'eliminació de microorganismes sobre teixits vius?
- Asèpsia
- Antisèpsia
- Desinfecció
- Esterilització
- Neteja
A: Antisèpsia

Q: A un taller de caracterització sempre esterilitzarem tots els estris per assegurar-nos de que no hi hagi cap germen productor de malalties
- Vertader (Només s'esterilitza el material considerat crític.)
- Fals
A: Fals

Q: La tècnica d’esterilització només s’utilitza al món sanitari
- Vertader (L'esterilització s'utilitza amb el material crític, sigui quin sigui l'àmbit on es requereixi, per exemple, en un taller d'estètica, en una perruqueria, en una guarderia,...)
- Fals
A: Fals

Q: [Image] [Image] [Image]

En un saló d'estètica no cal esterilitzar tots els estris, sols ho farem amb el material crític.
- Vertader
- Fals
A: Vertader