Title: Glossari sobre traumatologia
Course: Eines de gestió i didàctiques per a la modalitat semipresencial en Imatge Personal (Crèdits d'Anatomofisiologia)

En aquest glossari introduirem els termes més utilitzats en l'anatomia i la fisiologia de l'aparell locomotor. També es poden incloure les alteracions més freqüents. Tots/totes podeu participar. Només cal que feu una "entrada" nova.
També podeu valorar els termes introduïts pels vostres companys.