Title: 2.2. Descriure el funcionament dels generadors d'energia.
Course: Geografia de 2n batxillerat

Treball individual
1. L'objectiu és que facis un informe explicant el funcionament dels diversos sistemes de generació d'energia.
2. Ha de ser un informe breu i sobre tot utilitzant elements gràfics.
3. Hi pots trobar informació als webs 1, 2, 3, 4 i 5.
4. Un cop acabada la feina, la deses a un document word i la penges.