Title: DIBUIX TÈCNIC: Normalització gràfica
Course: Tecnologies - 1r d'ESO

Abans de començar amb els plànols hem de saber unes poques coses referents a la normalització en l'expressió gràfica, o dit d'altra forma, com normalitzar els nostres plànols perquè puguin ser entesos arreu del món.

DIBUIX TÈCNIC: Normalització gràfica (Explicació)

La normalització del dibuix tècnic és el conjunt de normes que regulen tots els elements que intervenen en el disseny gràfic. La finalitat última és que els plànols puguin ser interpretats per tècnics del major nombre de països, facilitant l'intercanvi de les tecnologies industrials. Això fa possible que un arquitecte català pugui dissenyar i construir un edifici per qualsevol part del món.

Alhora de fer els plànols, s'han de fer servir formats normalitzats de paper amb mides estàndard. Mira't el següent article a la Viquipèdia: http://ca.wikipedia.org/wiki/ISO_216 . El nom ISO és el acrònim de l'estàndard internacional. El numero 216 indica el número de la norma que l'identifica.

També és important incloure un caixetí normalitzat per introduir les especificacions del plànol. A continuació pots veure el caixetí que utilitzarem a Tecnologies:

Recorda les seves mides, doncs més endavant et tocarà dibuixar-lo amb el programari QCAD. També et pot servir per dibuixar-lo a mà amb els estris de dibuix.

LES MIDES DEL CAIXETÍ EN FORMAT PDF