Title: Categoria per defecte en Qüestionari final d'unitat
Course: Elements d'impulsió de líquids (bombes)

La categoria per defecte per a preguntes compartides en el context 'Qüestionari final d'unitat'

Q: L'energia transferida per la bomba al líquid serveix per subministrar:
- Pressió.
- Energia potencial.
- Viscositat.
- Energia cinètica.
A: Pressió.; Energia potencial.; Energia cinètica.

Q: Les bombes centrífugues són bombes rotodinàmiques axials amb els impulsors oberts. Vertader o fals?
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: Entre les bombes alternatives tenim les següents:
- Bombes centrífugues.
- Bombes de paletes lliscants.
- Bombes d'èmbol.
- Bombes de diafragma.
A: Bombes d'èmbol.; Bombes de diafragma.

Q: La bomba rotativa d'engranatges té com a rotor:
- Un cargol sense fi.
- Dos rotors amb lòbuls.
- Tres cargols .
- Dos rotors amb rodes dentades.
A: Dos rotors amb rodes dentades.

Q: En les bombes de cavitat progressiva, el rotor pressiona sobre el tub elàstic per transportar el producte. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: Com es diu el tipus de bomba en què el motor i la bomba es troben tancades en una mateixa peça, sense parts mòbils a l'exterior?
- Magnètica.
- Encapsulada.
- Vertical de cavitat progressiva.
- D'engranatges interns.
A: Encapsulada.

Q: En quines unitats es mesura l'altura o càrrega total d'un sistema de transport, la d'una bomba o les pèrdues de càrrega?
- Joules.
- Watts.
- Metres.
- Quilograms.
A: Metres.

Q: Entre les bombes verticals més empleades són les rotodinámicas i les de cavitat progressiva. Vertader o fals?
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: En les bombes rotodinámicas el cabal de la bomba depèn sobretot de la velocitat de la bomba, sent pràcticament independent de la càrrega. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: Perquè una bomba pugui transportar un producte líquid en un sistema de transport determinat ha de tenir una càrrega total igual o _____ a la del sistema.
- similar
- superior
- inferior
- lleugerament inferior
A: superior

Q: En una bomba rotodinámica, la corba que uneix tots els punts en què pot funcionar es diu:
- característica.
- de funcionament.
- singular.
- de comportament.
A: característica.

Q: El rendiment d'una bomba és la relació entre la potència transferida al líquid i l'aplicada per la bomba. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: Com es diu al cabal volumètric que dóna una bomba quan la posem en un sistema de transport concret?
- Cabal mínim.
- Alçada manomètrica.
- Càrrega de la bomba.
- Punt d'operació.
A: Punt d'operació.

Q: Les lleis d'afinitat ens diuen que:
- El cabal volumètric és proporcional al diàmetre del rodet .
- La càrrega total de la bomba augmenta amb el quadrat de la velocitat del rodet.
- La càrrega total de la bomba i la potència aplicada són iguals .
- La potència aplicada per la bomba augmenta amb el cub del diàmetre del rodet .
A: El cabal volumètric és proporcional al diàmetre del rodet .; La càrrega total de la bomba augmenta amb el quadrat de la velocitat del rodet.; La potència aplicada per la bomba augmenta amb el cub del diàmetre del rodet .

Q: El líquid transportat pot bullir a la boca d'aspiració de la bomba perquè s'escalfa molt. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: En la càrrega neta positiva d'aspiració influeixen:
- La pressió absoluta sobre la superfície del líquid a aspirar.
- L'altura a la qual cal elevar el líquid.
- L'altura de la columna de líquid a l'entrada.
- La pressió a la sortida de la bomba.
A: La pressió absoluta sobre la superfície del líquid a aspirar.; L'altura de la columna de líquid a l'entrada.

Q: La càrrega neta positiva d'aspiració que ens dóna el fabricant es coneix com:
- càrrega neta positiva d'aspiració requerida.
- càrrega neta positiva d'aspiració disponible.
- càrrega neta total.
- càrrega neta de cavitació.
A: càrrega neta positiva d'aspiració requerida.

Q: Quan la càrrega neta positiva d'aspiració disponible sigui insuficient, podem :
- Reduir la velocitat de la bomba.
- Disminuir el diàmetre de la canonada.
- Reduir la temperatura per baixar la pressió de vapor.
- pressuritzar el dipòsit de subministrament de líquid.
A: Reduir la velocitat de la bomba.; Reduir la temperatura per baixar la pressió de vapor.; pressuritzar el dipòsit de subministrament de líquid.

Q: Quines propietats del producte a transportar influeixen en el tipus de bomba utilitzat ?
- La viscositat del producte.
- La capacitat d'abrasió.
- El color del producte.
- La capil·laritat.
A: La viscositat del producte.; La capacitat d'abrasió.

Q: La temperatura de transport condiciona el procés i l'elecció de bomba tant perquè afecta les propietats del producte com a l'estabilitat de la bomba i els seus components. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: En la línia de succió. Quin tipus d'elements podem trobar?:
- Vàlvula de control .
- Vàlvula de peu o de retenció .
- Vàlvula de tancament .
- Filtre , si hi ha sòlids en suspensió no desitjats .
A: Vàlvula de peu o de retenció .; Vàlvula de tancament .; Filtre , si hi ha sòlids en suspensió no desitjats .

Q: En la línia de descàrrega . Quin tipus d'elements podem trobar ? :
- Vàlvula de control .
- Vàlvula d'alleujament .
- Tubs de diàmetre inferior al de sortida de la bomba .
- Vàlvula de retenció .
A: Vàlvula de control .; Vàlvula d'alleujament .; Vàlvula de retenció .

Q: Amb quina paraula es denomina al procés pel qual se substitueix l'aire o els gasos de la canonada de succió i de la bomba per líquid ?
A: Encebat. / encebat.

Q: Només les bombes rotodinàmiques poden funcionar durant algun temps amb la vàlvula de tancament o de control a la descàrrega tancades. Vertader o fals?
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: Què passa quan tanquem parcialment la vàlvula de control a la línia de descàrrega?
- Que la càrrega del sistema disminueix.
- Que la bomba transfereix menys potència al líquid.
- Que el cabal disminueix en augmentar la càrrega del sistema.
- Que disminueixen la càrrega total i el cabal de la bomba.
A: Que el cabal disminueix en augmentar la càrrega del sistema.

Q: Les bombes en sèrie s'instal·len per tenir més capacitat. Una de les seves aplicacions típiques és en sistemes de demanda molt variable de líquid. Vertader o fals ?
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: Relaciona l'anomalia de la bomba amb una de les seves possibles causes:
- La bomba es desceba | Entra aire a la canonada de succió.
- Dificultat d'arrencada | Líquid congelat o molt viscós.
- La bomba vibra | Cavitació.
- Els rodaments s'escalfen molt | Lubricant en mal estat.

Q: Quins dels següents efectes poden ser resultat de la cavitació?:
- Sorolls i vibracions.
- Destrucció de rodets.
- Caiguda del rendiment de la bomba.
- Dificultat d'arrencada.
A: Sorolls i vibracions.; Destrucció de rodets.; Caiguda del rendiment de la bomba.

Q: Què pot passar quan s'observa erosió en els rotors de la bomba?
- Que la bomba vagi a velocitat massa baixa.
- Que els filtres estiguin danyats.
- Que els materials no són prou durs per al producte.
- Que el producte sigui corrosiu.
A: Que els filtres estiguin danyats.; Que els materials no són prou durs per al producte.

Q: Relaciona el component del segell mecànic amb la seva funció:
- Component de grafit | Element tou del segell primari.
- Elastòmer | Segell secundari.
- Cargols | Components de subjecció del segell a l'eix i la carcassa.
- Component ceràmic | Element dur del segell primari.