Title: Guió de pràctiques
Course: Elements d'impulsió de líquids (bombes)

Amb aquest guió i l'ajuda del professorat del taller de palnta química, posaràs en pràctica tot allò que has après en aquesta unitat: operar amb bombes i determinar-ne les condicions de funcionament.