Title: Materials complementaris de la unitat 2
Course: Sistemes energètics

Materials complementaris
INF Infografia WEB Pàgina web doc Article vid Vídeo
1 | INF | Visita virtual a la planta de cogeneració de Bahía de Bizkaia Gas.
2 | INF | Energia hidràulica
3 | INF | Funcionament dels diferents tipus de centrals elèctriques ( WEB: UNESA)
4 | INF | Les radiacions (Web del Consejo de Seguredad Nuclear)
5 | INF | Centrals nuclears: com funcionen? (Web del Consejo de Seguredad Nuclear)
1 | WEB | Centrals hidroelèctriques
2 | WEB | Turbines hidràuliques
3 | WEB | Pàgina sobre energia i tipus de centrals elèctriques (Autor: Rafael Alejo García-Mauricio)
4 | WEB | Mapa dels reactors nuclears en el mon
5 | WEB | Posicionament de GREENPEACE sobre l’energia nuclear
6 | WEB | Consejo de Seguredad Nuclear (CSN)
7 | WEB | Empresa Nacional de Residuos Radioactivos ENRESA
8 | WEB | Red Eléctrica Española (REE): Demanda d’energia en temps real
1 | doc | Minicentrals hidràuliques: Una alternativa complementària i renovable
2 | doc | Teoria de les reaccions nuclears (Dr. Ricardo Farengo)
3 | doc | Reactor de neutrons ràpids (Wikipèdia)
4 | doc | Informe del sistema elèctric en 2007 ( WEB: REE)
5 | doc | Mapa del sistema elèctric peninsular ( WEB: REE)
1 | vid | Vídeo del Centre de Control Elèctric (CECOEL) ( WEB: REE)