Title: Minicentral hidroelèctriques del Ripollès
Course: Sistemes energètics

Aquest treball consisteix en fer una recerca de les minicentrals que hi ha al Ripollès, distribuïdes entre el Ter i el Freser, i els seu afluents. Es tracta de recollir el màxim de dades possibles de les que es demanen.

Longitud del canal

Longitud del canal en metres

Nom

Nom de la Central

Foto de la central

Imatge de l-edifici de la central

Foto de la resclosa

Imatge de la resclosa a l-inici del canal

Municipi

Municipi on es troba la central

Riu

Nom del riu on es troba la instal·lació

Observacions

Altres detalls sobre la central

Potència elèctrica de la central

Potència elèctrica de la central en KW

Cabal d'aigua turbinat

Cabal d'aigua turbinat en m3/s