Title: Càlcul d'ACS d'una família
Course: Sistemes energètics

A partir del procediment explicat a classe sobre el càlcul de instal·lacions solars per subministrament d'ACS, elaborar un full de càlcul que permeti determinar les necessitats energètiques d'una família.

Cal habilitar un espai dins del full de càlcul per introduir les dades de partida, que seran les següents:
- nombre d'ocupants de la casa.
- consum diari per ocupant (L)
- Tª d'us de l'aigua calenta (ºC)

Aquestes dades introduïdes s'utilitzaran per fer els càlculs.

En el procés de càlcul també fa falta coma dada la Tª mitjana mensual de l'aigua de la xarxa pública. Aquesta dada depèn de cada zona. Com a punt de partida es poden utilitzar els següents valors ordenats per mesos del gener al desembre: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 13, 12, 11, 9 i 6.

Un cop finalitzat el full s'ha de penjar utilitzant l'aplicació de sota "penjar un fitxer".