Title: INFORMACIÓ: el Discòbol al Museo Nazionale Romano
Course: Història de l'Art > Section: L'ESCULTURA GREGA

El Discòbol és una famosa escultura grega obra de Miró datada cap al 460 a.C. (primer classicisme). La que es considera la còpia més fidel és la Lancelotti que es conserva al Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo alle Terme, Itàlia).