Title: Canvis d'unitats
Course: Matemàtiques

Q: Fes els següents canvis d'unitats:

No feu servir el punt per separar els milers.

a) 1980000 mm^2 → [...] m^2

b) 0.000000036 Km^3 → [...] dm^3

c) 0.00014 dam^2 → [...] dm^2

d) 0.00077 m^3 → [...] cm^3

e) 741000 dam^3 → [...] Km^3

f) 95.5 dm^3 → [...] cm^3

g) 840000 cm^2→ [...] dam^2

h) 4780000 mm^3 → [...] m^3

i) 988 Hm^2→ [...] km^2

j) 6000 cm^3 → [...] m^3

k) 0.0000778 km^3→ [...] m^3

l) 1000000 cm^2 → [...] dam^2

m) 0.00125 dam^2 → [...] cm^2

n) 6.33 dm^3 → [...] cm^3

o) 0.00036 Hm^3 → [...] dam^3

p) 0.00021 Hm^2→ [...] dm^2

q) 0.00497 cm^3 → [...] mm^3

r) 96000 dm^2 → [...] dam^2

s) 1000000 mm^3 → [...] m^3

t) 0.0003 Hm^2 → [...] dm^2
A: 1.98; 36000; 1.4; 770; 0.741; 95500; 0.84; 0.00478; 9.88; 0.006; 77800; 1; 12.5; 6330; 0.36; 210; 4.97; 9.6; 0.001; 300

Q: Fes els següents canvis d'unitats:

No feu servir el punt per separar els milers.

a) 16 KV → [...] V

b) 0.00031 Hg → [...] mg

c) 8.34 daW → [...] cW

d) 0.074 KA → [...] dA

e) 98000 cL → [...] daL

f) 81.6 dag → [...] Kg

g) 298 dPa → [...] Pa

h) 540.3 mV → [...] dV

i) 879 Hg → [...] g

j) 0.057 cL → [...] L

k) 0.00043 KV → [...] mV

l) 0.2 mA → [...] A

m) 330 KPa → [...] daPa

n) 21.5 dm → [...] mm

o) 8.9 HL → [...] mL

p) 789 mg → [...] Kg

q) 5.663 dag → [...] Hg

r) 0.078 KA → [...] A

s) 1000 cL → [...] HL

t) 1.75 Hg → [...] dg
A: 16000; 31; 8340; 740; 98; 0.816; 29.8; 5.403; 87900; 0.00057; 430; 0.0002; 33000; 2150; 890000; 0.000789; 0.5663; 78; 0.1; 1750

Q: Fes els següents canvis d'unitats:

No feu servir el punt per separar els milers.

a) 53 Km → [...] m

b) 0.00065 Hm → [...] mm

c) 3.78 dam → [...] cm

d) 0.095 Km → [...] dm

e) 47000 cm → [...] dam

f) 98.7 dam → [...] Km

g) 364 dm → [...] m

h) 986.1 mm → [...] dm

i) 458 Hm → [...] m

j) 0.014 cm → [...] m

k) 0.00056 Km → [...] mm

l) 0.6 mm → [...] m

m) 570 Km → [...] dam

n) 74.3 dm → [...] mm

o) 7.1 Hm → [...] mm

p) 456 mm → [...] Km

q) 9.336 dam → [...] Hm

r) 0.027 Km → [...] m

s) 9317 cm → [...] Hm

t) 1.22 Hm → [...] dm
A: 53000; 65; 3780; 950; 47; 0.987; 36.4; 9.861; 45800; 0.00014; 560; 0.0006; 57000; 7430; 710000; 0.000456; 0.9336; 27; 0.9317; 1220