Title: Escales
Course: Matemàtiques

Q: #pregunta
- # r e s p o s t a
A: # r e s p o s t a

Q: Escales

1. Quina escala ha de tenir un mapa perquè cada quilòmetre es representi com un centímetre? [...]

2. Barcelona i París estan a 891 km de distància. A quina distància estaran en un mapa d'escala 1:5.000.000? [...]

3. A quina distància estem d'un refugi de muntanya si veiem que sobre un mapa d'escala 1:500.000 estem a 12 cm? [...]

4. L'esquema del mecanisme d'un rellotge s'ha representat a escala 5:1. Quin diàmetre té una peça que a l'esquema fa 3 cm de diàmetre? [...]
A: 1:100.000; 17,82 cm; 60 km; 6 mm
Gap 1 offers: 1:100; 1:1000; 1:10.000; 1:100.000
Gap 2 offers: 16,45 cm; 17,82 cm; 21,34 cm; 23,76 cm
Gap 3 offers: 60 m; 600 m; 6 km; 60 km
Gap 4 offers: 6 mm; 6 cm; 15 mm; 15 cm

Q: Quina escala ha de tenir un mapa perquè cada quilòmetre es representi com un centímetre? [...]
A: 1:100.000
Gap 1 offers: 1:100; 1:1000; 1:10.000; 1:100.000

Q: Barcelona i París estan a 891 km de distància. A quina distància estaran en un mapa d'escala 1:5.000.000? [...]
A: 17,82 cm
Gap 1 offers: 16,45 cm; 17,82 cm; 21,34 cm; 23,76 cm

Q: A quina distància estem d'un refugi de muntanya si veiem que sobre un mapa d'escala 1:500.000 estem a 12 cm? [...]
A: 60 km
Gap 1 offers: 60 m; 600 m; 6 km; 60 km

Q: L'esquema del mecanisme d'un rellotge s'ha representat a escala 5:1. Quin diàmetre té una peça que a l'esquema fa 3 cm de diàmetre? [...]
A: 6 mm
Gap 1 offers: 6 mm; 6 cm; 15 mm; 15 cm