Title: Questions enregistrées depuis le contexte Test: Adjectifs de couleur.
Course: Français 1ère année

Ces questions (dont certaines sont peut-être cachées) ont été enregistrées lors de la suppression du contexte Test: Adjectifs de couleur, car elles sont encore utilisées dans certains tests ou d'autres activités.

Masculin et féminin des adjectifs qualificatifs

Il existe des règles qui peuvent être très utiles pour former le féminin des adjectifs qualificatifs. Ces règles de formation du féminin prennent comme point de départ le masculin des adjectifs.

Masculin terminé par | Féminin | Masculin terminé par | Féminin
1. -e

mince
romantique
sympathique
1. invariable

mince
romantique
sympathique
2. -é, -i, -u

marié
poli
têtu
2. +e

mariée
polie
têtue
3. -d, -al, -n, -t

grand
original
brun
indépendant
3. +e

grande
originale
brune
indépendante
4. -et

secret
discret
4. -ète

secrète
discrète
5. -el, -n, -s

ponctuel
bon
épais
5. on double la consonne finale +e

ponctuelle
bonne
épaisse
6. -if, -ic, -eux, -eur,-teur

sportif
public
mystérieux
rêveur
observateur
6. -ive, -ique, -euse,-euse, -trice

sportive
publique
mystérieuse
rêveuse
observatrice
Cas particuliers |  |  |
Masculin | Féminin | Masculin | Féminin
beau | belle | frais | fraîche
blanc | blanche | gentil | gentille
doux | douce | roux | rousse
faux | fausse | sec | sèche
fou | folle | vieux | vieille

Remarque : certains adjectifs qualificatifs ont une double forme au masculin :

Un beau paysage Un nouveau candidat Un vieux livre | Un bel appartement Un nouvel élève Un vieil homme

* Les formes "bel, nouvel, vieil", sont utilisées devant les noms commençant par une voyelle ou un "h".
* Il ne faut pas confondre ces formes avec celles du féminin de l'adjectif.

Masculin |  | Féminin
devant consonne | devant voyelle ou "h" | une seule forme
beau beaux | bel | belle belles
fou fous | fol | folle folles
nouveau nouveaux | nouvel | nouvelle nouvelles
vieux vieux | vieil | vieille vieilles

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/adjectifs/avalua/regla.html