Title: B2-5. Quants punts de fuga hi ha?
Course: Visual i Plàstica 2n-3r ESO 1r T > Section: Bloc 2

Per saber si els dibuixos tenen 1, 2 o 3 punts de fuga cal que et fixis en el següent:

- Si les línies horitzontals són paral·leles entre elles i les línies verticals també són paral·leles entre elles, es tracta d'un dibuix amb un sol punt de fuga. Fixa't que les línies verticals i horitzontals formen angles de 90^o.

- Si només les línies verticals són paral·leles entre elles, es tracta d'un dibuix amb dos punts de fuga.

- Si cap de les línies del dibuix són paral·leles entre elles, vol dir que hi ha tres punts de fuga.