Title: Pla de treball: Energia elèctrica: càlculs i simulacions
Course: Tecnologia 2n ESO 1r T > Section: Tema 3

Pla de treball

Què aprendràs en aquest tema?

En aquest segon bloc sobre l'electricitat ens centrarem primer en els conceptes bàsics per entendre què és el corrent elèctric, com es comporta i quin ús en podem treure. A partir d'aquí analitzarem diferents circuits i veuràs els elements bàsics que ens permetran simular els circuits d'il·luminació que tenim a casa. Mitjançant una sèrie de pràctiques podràs muntar i mesurar les característiques principals per entendre com funcionen.

Temporització:

 El temps de dedicació total del tema és de 8 hores repartides de la següent manera:

- Introducció i magnituds bàsiques → 2h
- Activitats corrent elèctric → 3h
- Simulacions circuits elèctrics  → 3h

Proposta de seqüència de treball:

Introducció i magnituds bàsiques

Què aprendràs? | Recurs o Activitat | Descripció
Recordarem l'estructura bàsica de la matèria per entendre les bases del corrent elèctric. Definirem i explicarem les magnituds bàsiques i establirem símils per entendre què representen. | R3.0. Teoria bàsica sobre l'electricitat. | Explicació dels conceptes bàsics. Moviment de càrregues, CC / CA, conductors / aïllants, ...
R3.1. Càlculs i problemes sobre electricitat | Recurs que repassa els càlculs bàsics per trobar les característiques dels circuits elèctrics.
A3.0. Glossari sobre electricitat A3.1. Qüestionari teoria bàsica sobre electricitat | Activitats per consolidar conceptes clau.

Activitats sobre el corrent elèctric

Què aprendràs? | Recurs o Activitat | Descripció
Realitzar càlculs senzills per solucionar petits problemes i reptes relacionats amb el corrent elèctric | A3.2. Qüestionari llei d'Ohm i potència | Tasca per posar en pràctica el càlcul numèric de magnituds elèctriques en diferents situacions
A3.3. Kahoot-Electricitat A3.4. Quizziz-Electricitat | Activitats de gamificació que pretenen motivar l'alumnat per a la resolució de problemes
A3.5 / A3.6 / A3.7 Qüestionaris nivell 1/2/3 | Qüestionaris de dificultat creixent per avaluar la unitat.

Simulacions de circuits elèctrics

Què aprendràs? | Recurs o Activitat | Descripció
Simbologia utilitzada en els circuits elèctrics bàsics, connexions en sèrie i paral·lel. Utilització d'aparells de mesura. | R3.2. Introducció a la simulació de circuits elèctrics | Descripció del funcionament del simulador i introducció a la realització de mesures elèctriques.
A3.8. Pràctiques simuladors elèctrics A3.9. Pràctiques d'ampliació: simuladors elèctrics | Situacions pràctiques on cal construir circuits, realitzar mesures i extreure conclusions.