Title: A1.8. Mesures i errors.
Course: Física i Química 4t ESO 1r T

En aquesta activitat practicarem sobre els errors en les mesures.

ACTIVITAT 1.8. MESURES I ERRORS.

Tres alumnes han mesurat la massa d'una pedra i han obtingut aquests resultats:

45,3 g, 45,5 g i 45,2 g.

Feu el següent qüestionari:

Ajuda: Recorda que pots utilitzar el llibre de teoria.

Info Aquesta tasca té seguiment de compleció, perquè es mostri l'activitat com completada cal que resolguis les preguntes del qüestionari i donis a enviar.