Title: Pràctica sobre administració de directrius d'Active Directory
Course: CFGM-SMX-M4-SOX > Section: UF1: Sistemes operatius propietaris en xarxa

1.- Obre l'administració de directrius de grup i crea una nova política de directrius per la unitat organitzativa "Centre" que es digui "Treball".

2.- En aquesta nova política feu que les contrasenyes puguin tenir qualsevol longitud, no hagin d'incloure símbols especials i no caduquin mai.

3.- Fes que les carpetes "Configuración local", "Archivos de Internet temporales" y "Temp" no s'emmagatzemin al perfil mòbil de l'usuari, és a dir, al servidor.

4.- Heu de limitar la mida del perfil a 20 MB.

5.- Desactiveu les funcions d'execució automàtica d'unitats extraïbles.

6.- Eviteu que puguin executar:

- Buscaminas - winmine.exe
- Carta blanca - freecell.exe
- Corazones - mshearts.exe
- Solitario - sol.exe
- Solitario Spider - spider.exe

7.- Prohibeix que els usuaris tinguin accés al panell de control.

8.- Aquests usuaris tampoc han de poder apagar el sistema. Afegiu captura de com queda la pantalla a la màquina client quan obre sessió un usuari alumne o professor i desplega el menú Inici.

9.- Creeu l'informe de la GPO Treball que heu creat en HTML i l'adjunteu juntament amb el pdf de la pràctica en un arxiu zip.

10.- Fer servir la directiva de grup per instal·lar programari de forma remota. Instal·leu amb aquest mètode Firefox o Chrome.

Grading form:

directrius

Crea una nova política de directrius per una unitat organitzativa

- No
- Sí
Canviar requisits de contrasenya

- No
- Sí, però no són correctes
- Sí, correctament
Modifica el perfil mòbil

- No
- Sí, però no correctament o no limita capacitat
- Sí, correctament
Deshabilita execució automàtica d'unitats extraïbles

- No
- Sí
Evita l'execució de certs programes

- No
- Sí, però no els que toquen
- Sí, correctament
Treu drets a usuaris

- No
- Sí, l'accés al panell de control o tancar el sistema
- Sí, tant l'accés al panell de control com tancar el sistema
- Sí, tant l'accés al panell de control com tancar el sistema. Ha comprovat que funciona correctament.
Informe GPO

- No ha tret l'informe en HTML
- Ha tret l'informe en HTML
Instal·lació remota

- No ho ha provat
- Ho ha provat i no li ha funcionat
- Ho ha provat i li ha funcionat