Title: Instal·lació d'Ubuntu Server amb RAID 1 i LVM
Course: CFGM-SMX-M4-SOX > Section: UF2: Sistemes operatius lliures en xarxa

En aquesta pràctica heu de fer la instal·lació d'Ubuntu Server 20.04 documentant tot el procés.

1.- Crea una màquina virtual que compleixi amb els requeriments d'Ubuntu Server 20.04. Ha de tenir dos discos idèntics de 30GB.

2.- Arrenca la màquina virtual amb la imatge del CD d'instal·lació d'Ubuntu Server 20.04 i instal·la el sistema operatiu.

La instal·lació ha de complir:

- Configurar correctament la configuració regional i l'idioma
- El nom de l'ordinador ha de ser el vostre usuari del moodle
- Crea un usuari administrador amb contrasenya Smx2021! per l'administrador
- L'usuari root ha de tenir contrasenya Smx2021!
- La configuració de la xarxa ha de ser:

        IP: 192.168.1.X (la que teniu assignada)

        Mascara: 255.255.252.0

        Porta d'enllaç: 192.168.0.1

        DNS: 1.1.1.1 i 1.0.0.1

- S'ha de deixar un 1GB de cada disc per àrea d'intercanvi (swap), crear un RAID1 per / de 10 GB (10 GB de cada disc) i un volum lògic de la resta de l'espai lliure de cada disc. Primer creeu les particions com es veu a la primera imatge (marqueu que les particions de / són d'arrencada, B) i després creeu els RAID i el volum lògic com es veu a la segona imatge.

Imatge1, particions:

Imatge 2, RAIDs i volum lògic:

3.- Apaga la màquina i treu un dels dos discos del RAID 1. Arrenca la màquina i captura la imatge de l'estat del RAID.

Grading form:

ins ubuntu raid1

Configuració de la instal·lació

- La configuració no compleix les especificacions
- La configuració compleix algunes especificacions, però no totes
- La configuració compleix totes les especificacions
RAID1 i LVM

- No ha fet RAID1 ni LVM
- Ha fet RAID1 o LVM, però no estan ben configurats
- Ha fet RAID1 i LVM ben configurats, però no ha provat de treure un disc
- Ha fet RAID1 i LVM ben configurats, ha provat de treure un disc, li ha funcionat i mostra l'estat del RAID1