Title: La mesura de volum dels líquids
Course: Ciències de la naturalesa (Física i química) - 1r d'ESO

L'instrumental per mesurar el volum dels líquids

Hi ha diferents instruments per mesurar el volum de líquids al laboratori: la proveta, la pipeta, la bureta i el matràs aforat. Cadascun d'ells es fa servir segons les necessitats i segons la precisió requerida.

- Vés al Laboratori Virtual per obtenir-ne les imatges i veure'n les característiques. A continuació, composa un text que inclogui les imatges explicant, per a cada instrument, les característiques i per a què s'usa. Presenta el text de la forma habitual en aquesta tasca.