Title: Exercici : Dibuixa els següents circuits elèctrics
Course: TECN_2ESO > Section: Unitat 1. Electricitat i Magnetisme

Aquests circuits els hem dibuixat a classe, ara els podeu utilitzar per a practicar amb el simulador