Title: Manteniment de les instal·lacions de l'habitatge
Course: TEC_APL_4ESO > Section: L'Habitatge

Grup 1.  Manteniment Inst. elèctrica.  Razvan, Anna, Victor i Enzo.

Grup 2. Manteniment Inst. de Gas.   Raúl, Christian, Nil i Cedric.

Grup 3.  Manteniment Inst. d'aigua. Alejandrop, Carlos, Xin yu i Derek

Grup 4. Manteniment Inst. de climatització.   Bakri, Andreia, Kevin.