Title: ITC-BT-09
Course: Exercicis autoavaluables de matemàtiques de 3r d'ESO

Preguntes de la ITC-BT-09

Q: En les xarxes de terra per enllumenat exterior, el número d'elèctrodes que s'han d'instal·lar variarà en funció de:
- la longitud total de la xarxa d'enllumenat exterior. (no és aquesta xaval!)
- el número de suports que s'instal·len. (Molt bé!)
- la longitud total de la xarxa d'enllumenat exterior i el número de suports que s'instal·len. (vas errat!)
A: el número de suports que s'instal·len.

Q: En l'enllumenat exterior, si s'utilitzen làmpades o tubs de descàrrega, la potència aparent mínima en VA s'haurà de multiplicar per:
- 2 (on dius que l'has trobada, aquesta dada?)
- 1,8 (Molt bé!)
- 1,5 (on dius que l'has trobada, aquesta dada?)
- 1,2 (on dius que l'has trobada, aquesta dada?)
A: 1,8