Title: MAT. Funció de proporcionalitat directa
Course: Matemàtiques de 3r d'ESO

Q: Si una aixeta raja {c} litres per segon, al cap de x segons haurà rajat un total de $$y={c}\cdot x$$ litres. Calculeu quants litres hauran sortit en {h} segons.
A: {c}*{h} (formula; values not in the backup's text)

Q: La potència, en watts, d'una central hidroelèctrica és $$P=Q\cdot g\cdot h$$ on $$Q$$ és el cabal d'aigua en litres/segon, $$g$$=9,8067 m/s2  és l'acceleració de la gravetat i $$h$$ és l'altura del salt d'aigua. La fàbrica de Cal Pons a Puig-Reig aprofita un salt d'aigua de 16 metres i un cabal de {=100*{k}} litres/segon. Calculeu la potència.
A: 100*{k}*9.8067*16 (formula; values not in the backup's text)

Q: La potència, en watts, d'una central hidroelèctrica és $$P=Q\cdot g\cdot h$$ on $$Q$$ és el cabal d'aigua en litres/segon, $$g$$=9,8067 m/s2  és l'acceleració de la gravetat i $$h$$ és l'altura del salt d'aigua. Una fàbrica tèxtil aprofita un cabal de {=100*{k}} litres/segon i aconsegueix {=100*{k}*9.8067*{h}} Watts de potència. Des de quina altura cau l'aigua?
A: {h} (formula; values not in the backup's text)

Q: Si una aixeta raja {c} litres per segon, al cap de x segons haurà rajat un total de $$y={c}\cdot x$$ litres.

  1. Feu una taula de valors.
  2. Representeu la gràfica de la funció.
  3. Comenteu la gràfica.

Ignoreu el requadre de resposta. L'espai per respondre el trobareu segurament a la següent pregunta (o seguiu indicacions del professor).
Nota per al professor: convé afegir a la següent posició una pregunta Plantilla exercici obert de la categoria MAT-Instruccions.
A: {k}/{k} (formula; values not in the backup's text)