Title: P3.7b Maquinari i benchmarking en Linux (hardinfo)
Course: CFGM SMX M1 Muntatge i manteniment d'ordinadors

Aquesta pràctica reconeixerem el hardware del PC en Linux amb la utilitat gràfica hardinfo (equivalent al Everest en Windows) i realitzarem un benchmarking comparatiu amb una altra màquina. RECORDEU QUE EL DOCUMENT HA DE SER AMB FORMALITATS (capçalera, etc.)

A Linux disposem de 2 eines amb interface gràfica per examinar el hardware.
- Monitor de sistema: equival a l'aplicació "Propiedades" de "Mi PC" en Windows i el "Administrador de tareas".
- Hardinfo o també conegut per "System profiler and benchmark" ens permet més opcions a l'estil de l'Everest (però lliure, és clar).

Per instal·lar el hardinfo (no ve per defecte) cal fer:
> sudo apt-get install hardinfo

Part 1: monitor de sistema

1.- Executa el "Monitor de sistema" a Sistema->Administració. Mira les diferents pestanyes i captura la pantalla de "Recursos" quan portis al menys 1 minut observant l'execució de les CPUs.
Digues quines comandes Linux equivalen a les diverses pestanyes (mira-t'ho de la pràctica anterior):
a) Sistema
b) Processos
c) Recursos
d) Sistema de fitxers

Part 2: hardware amb hardinfo

2.- Captura la pantalla que mostra les dades del vostre sistema operatiu.

3.- Captura la pantalla que et mostra totes les dades del processador.

4.- Captura la pantalla que et mostra totes les dades de la memòria.

5.- Captura la pantalla que et mostra totes les dades del processador gràfic (GPU).

6.- Captura la pantalla que et dona les dades del xipset.

7.- Captura la pantalla a on surten quins discs durs tens intal·lats.

Part 3: Benchmarking

Compara els resultats de les següents proves de Benchmark entre el PC de classe i un altre (pot ser un del taller, els de la classe de INFO2 o el teu de casa). Bàsicament heu de dir quin dels 2 PCs és més ràpid i quants cops més que l'altre.

8.- Fibonacci (càlcul d'una sèrie matemàtica). Busca a Internet què és la sèrie de Fibonacci i explica-ho breument amb un exemple.

9.- Prova tots els possibles benchmarks que ens ofereix hardinfo i completa la següent taula: (per saber el nº de nuclis utiltizat utiltiza el monitor de sistema alhora que s'executa la prova.
Enrecorda't de posar les característiques de cada PC per poder comparar (CPU, velocitat i caché).

Benchmark | Nuclis utiltizats | Temps PC1 | Temps PC2
Blowfish |  |  |
Cryptohash |  |  |
... |  |  |