Title: P4.1 Supercomputadors: Mare Nostrum
Course: CFGM SMX M1 Muntatge i manteniment d'ordinadors

NOTA: S'han d'entregar en un document amb capçalera i totes les formalitats!!!

Part 1

Busca la web del Mare Nostrum (Barcelona Supercomputing Centre) i contesta les següents preguntes:
1. Quina comapnyia proporciona els processadors pel Mare Nostrum?
2. Quin any van tancar el primer acord per fer el supercomputador?
3. Quina és la capacitat de càlcul del Mare Nostrum?
4. Què signifiquen les unitats FLOPs exactament? (lletra per lletra)
5. Quants processadors té actualment?

Part 2

Mira ara a la pàgina dels top500 computadors del món. Consulta la darrera llista actualitzada. Respon les següents preguntes amb la informació d'aquesta web.
1. En quina posició està actualment el Mare Nostrum?
2. Copia i enganxa aquí el link del top500 list.
3. A quan corre cada CPU?
4. Quanta memòria RAM disposa en total?
5. Quin model de processador utilitza?
6. Quina és la principal àrea d'aplicació del supercomputador?
7. Quin sistema d'interconnexió utilitza?
8. Quins avantatges té aquest sistema d'interconnexió?
9. Què significa "overhead"?
10. Quin lloc de la llista ocupa el supercomputador més ràpid amb la mateixa xarxa d'interconnexió que el Mare Nostrum?
11. Quin és el TOP #1 del rànking?
12. Quants processadors té?
13. Quina capacitat de càlcul té?
14. Fes una estadística del països amb més supercomputadors (chart) i enganxa-la aquí.

Part 3

Mira en la pàgina web del fabricant de la xarxa d'interconnexió de les CPUs i copia la imatge de la targeta d'interconnexió.
1. Quin tipus de bus d'expansió utilitza? (=on la connectem al PC?)
2. Quina velocitat de transferència té?

Part 4

Tornant a la web del Mare Nostrum (Barcelona Supercomputing Centre), busca la pàgina "System Architecture" i contesta:
1. Quina capacitat de memòria RAM té el Mare Nostrum?
2. Coincideix amb la que diu la web dels top500?
3. Quin sistema operatiu utiltiza?
4. Quants mobles ocupa el Mare Nostrum?
5. Quina superfície en m2 ocupa?

Part 5

Vés als diferents apartats al final de la web "System Architecture" i contesta:
BLADE CENTER
1. Què és un "Blade Center"?
2. Quants "Blade Centers" hi ha a cada Rack del Mare Nostrum?
3. Quants processadors en total té cada Rack.

MYRINET RACKS
1. Quin tipus de connector (cable) s'utiltiza per interconnectar les CPUs?
2. Què fan els 4 racks centrals del sistema? (en vermell al dibuix)

STORAGE SERVERS
1. Quanta capacitat de disc dur té cada NODE?
2. Què és un "Storage Server"?
3. Quants racks ocupa?

OPERATIONS RACK
1. Per a què serveix el "Operations Rack"?

FINALMENT
1. El BSC (Barcelona Supercomputing Centre) té algun altre sistema de supercomputació?
2. Quina marca i model?
3. Quantes CPUs té?
4. Quina capacitat de càlcul té?

Part 6

Penseu-vos (i escriuviu) una pregunta que li farieu als investigadors del Mare Nostrum (sobre la màquina, les seves aplicacions, el seu finançament, o el què vulgueu).