Title: Prac 1: mesura de tensió en fonts d'alimentació ATX
Course: CFGM SMX M1 Muntatge i manteniment d'ordinadors

Aquesta pràctica té 2 parts:
1. Recerca d'informació per internet
2. Mesures al taller

PART 1
- Busca a internet el diagrama de pins (pinout) dels diferents connectors d'una font ATX (Moles 20 pins, 24 pins, 4x1 i 2x2). Heu d'incoure imatge del connector i indicar quina tensió té cada pin.
- Busca com podem engegar una font d'alimentació sense endollar-la al PC.

PART 2
Entra al taller i seguint les indicacions del professor, mesura cadascun dels pins dels connectors d'una font d'alimentació. Abans et caldrà desmuntar-la del PC i després tornar-la a deixar tal i com estava.

FINALMENT:
Fes un document amb tota la infromació i penja'l aquí.