Title: Clonezilla
Course: CFGM SMX M1 Muntatge i manteniment d'ordinadors

Q: Un procés de clonació d'UNA PARTICIÓ com la de classe (2,3 GB de HDD, 1 GB comprimida) sol durar:
- menys d'un minut
- entre 1 i 2 minuts
- sobre uns 10 minuts
- uns 35 minuts
- prop d'una hora
A: sobre uns 10 minuts

Q: Marca les respostes vertaderes sobre el programari de clonació "Clonezilla"
(ULL, val per 2)
- És programari lliure basat en Debian
- Ve en format Live CD i conté el sistema mínim per poder arrencar en la majoria de màquines i clonar els discs durs.
- Només permet clonacions de discs durs sencers.
- Per poder clonar ens cal obligatòriament un dispostiu d'emmagatzematze extern que ha de ser un pen drive o bé un disc dur extern. (Fals. També pot ser per xarxa.)
- Permet clonació per imatge i clonació directa.
- Permet clonació directa per xarxa. (Fals. La clonació directa només es pot fer de dispositiu a dispositiu (device-device).)
- La interfície per crear i clonar particions és còmoda. (Fals: Clonezilla no permet crear particions fàcilment (sí des de línia de comandes). A classe ho hem resolt amb un Live CD i el gparted. No és, doncs, gaire còmode.)
- La clonació de disc dur sencer és còmoda. (Sí, perquè no ofereix problema com sí que ho fa la clonació de particions.)
A: És programari lliure basat en Debian; Ve en format Live CD i conté el sistema mínim per poder arrencar en la majoria de màquines i clonar els discs durs.; Permet clonació per imatge i clonació directa.; La clonació de disc dur sencer és còmoda.