Title: Comparativa placa base
Course: CFGM SMX M1 Muntatge i manteniment d'ordinadors

Descarrega't el full de càlcul per fer una comparativa de preus de plaques base amb sòcols diferents (el 775 i el 939 estan obsolets, però hi ha encara plaques base i haureu de buscar els micros de 2a mà).

Ompliu les característiques tècniques que es demanen i NO US OBLIDEU DE POSAR EL LINK.

Haureu de trobar 6 plaques base en total:
- 2 obsoletes (socket 939 i 775)
- 2 socket 1366
- 2 socket AM3

Com que feu 2 de cada de les actuals, procureu posar la més barata (amb el processador més barat) i la més cara (amb el processador més car).