Title: Categoria per defecte en A1.5. Unitats i factors de conversió
Course: Física i química 3r ESO 1r T

La categoria per defecte per a preguntes compartides en el context «A1.5. Unitats i factors de conversió».

Q: SOBRE UNITATS, MAGNITUDS I FACTORS DE CONVERSIÓ...
A la imatge es veu el coet Atlas V indicant que es troba a 1544 MP/H. Què vol dir això? és a dir, de quina magnitud ens està informant? Responeu al QÜESTIONARI.
En la tramesa
Respondre amb una sola paraula, sense articles i vigilant que estigui correctament escrita. Les majúscules i minúscules no compten, les podeu utilitzar o no).

[Image: Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover - Missió Mars2020 - imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA]

Drets de la imatge : Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover -  Missió Mars2020 imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA - JPL-Caltech
A: velocitat
Partly right: rapidesa (80%)
Feedback ("longitud"): No, cal referenciar-hi el temps
Feedback ("acceleració"): Revisa-ho...
Feedback ("rapidesa"): Sí, seria això però normalment parlarem de "velocitat"
Feedback ("celeritat"): Sí, seria correcte considerant que aquest valor ja és de per sí el valor positiu (absolut) del resultat.
Feedback: Les MP/H signifiquen Milles per HORA. Les milles són unitats del sistema anglosaxó d'unitats tal i com hem pogut veure al llibre de continguts 1.2. L'experimentació: la mesura, magnituds, unitats i disseny experimental . Quan es relacionen les milles (per tant, la distància) amb el temps invertit en realitzar aquesta distància tenim la velocitat. 1 milla (M) = 1609,344 m 1h = 3600 s

Q: SOBRE UNITATS, MAGNITUDS I FACTORS DE CONVERSIÓ...
A la imatge es veu el coet Atlas V indicant que es troba a 15 MILLES. Quina alçada portava en unitats del sistema internacional o en qualsevol sistema d'unitats? Responeu al QÜESTIONARI.
En la tramesa
Pot haver-hi una resposta correcta, dues o cap. En el cas que hi hagi més d'una resposta correcta cal respondre-les totes correctament perquè es puntuïn al 100%.

[Image: Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover - Missió Mars2020 - imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA]

📚 [DADES] Les milles són unitats de longitud del sistema anglosaxó d'unitats tal i com hem pogut veure al llibre de continguts 1.2. L'experimentació: la mesura, magnituds, unitats i disseny experimental . Quan es relacionen les milles (per tant, la distància) amb el temps invertit en realitzar aquesta distància tenim la velocitat. Aquestes dades us serviran per fer els factors de conversió.

1 milla (M) = 1609,344 m

Drets de la imatge : Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover -  Missió Mars2020 imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA - JPL-Caltech
- 2.484.827,1 m
- 2484,8 km
- 2484,8 m
- 2.484.827,1 km
- 2.484.827,1 mm
A: 2.484.827,1 m; 2484,8 km
If right: La teva resposta és correcta.
If partly right: La teva resposta és parcialment correcta.
If wrong: La teva resposta és incorrecta.
Feedback: PLANTEJAMENT - Volem convertir 15 Milles \( \Rightarrow \) m (metres) (unitats del S.I) o altres múltiples o submúltiples d'aquesta unitat. RESOLUCIÓ Comencem pel valor que volem convertir i realitzem els factors de conversió corresponents: \( 1544 M x \frac{1,609344km}{1M} x \frac{1000m}{1km} = 2.484.827,1 m \) 1544\( 1544 M x \frac{1,609344km}{1M} = 2484,8 km \)

Q: SOBRE UNITATS, MAGNITUDS I FACTORS DE CONVERSIÓ...
A la imatge es veu el coet Atlas V indicant que es troba a 1544 MP/H. Quina velocitat portava en unitats del sistema internacional? Responeu al QÜESTIONARI.
En la tramesa
Pot haver-hi una resposta correcta, dues o cap.

[Image: Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover - Missió Mars2020 - imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA]

📚 [DADES] Les MP/H signifiquen Milles per HORA. Les milles són unitats del sistema anglosaxó d'unitats tal i com hem pogut veure al llibre de continguts 1.2. L'experimentació: la mesura, magnituds, unitats i disseny experimental . Quan es relacionen les milles (per tant, la distància) amb el temps invertit en realitzar aquesta distància tenim la velocitat. Aquestes dades us serviran per fer els factors de conversió.

1 mile = 1609,344 m

1h = 60 min = 3600 s

Drets de la imatge : Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover -  Missió Mars2020 imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA - JPL-Caltech
- 690,2 m/s
- 2484,8 km/h (Aquesta velocitat és correcta però no serien unitats del sistema internacional.)
- 1242,4 km/h
- 690'2 km/s
- 1242,4 m/s
A: 690,2 m/s
If right: La teva resposta és correcta.
If partly right: La teva resposta és parcialment correcta.
If wrong: La teva resposta és incorrecta.
Feedback: PLANTEJAMENT - Volem convertir 1544 MP/H \( \Rightarrow \) m/s (ho resoldrem també per km/h per fer-nos més capaços de la velocitat a la qual està pujant el coet) RESOLUCIÓ Comencem pel valor que volem convertir i realitzem els factors de conversió corresponents: \( 1544 \frac{MP}{H} x \frac{1,609344km}{1M} x \frac{1000m}{1km} x \frac{1H}{3600s} = 690,2 m/s \) 1544\( 1544 \frac{MP}{H} x \frac{1,609344km}{1M} = 2484,8 km/h \)

Q: SOBRE UNITATS, MAGNITUDS I FACTORS DE CONVERSIÓ...
A la imatge es veu el coet Atlas V indicant que es troba a 15 MILLES. Què vol dir això? és a dir, de quina magnitud ens està informant? Responeu al QÜESTIONARI.
En la tramesa
Respondre amb una sola paraula, sense articles i vigilant que estigui correctament escrita. Les majúscules i minúscules no compten, les podeu utilitzar o no).

[Image: Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover - Missió Mars2020 - imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA]

Drets de la imatge : Coet Atlas V amb el Robot Perseverance Mars Rover -  Missió Mars2020 imatge lliure per a usos educatius - Crèdit: NASA - JPL-Caltech
A: alçada / longitud / distància
Partly right: mida (50%)
Feedback ("longitud"): d'acord, es podria entendre com la distància que ha recorregut el coet des del terra.
Feedback ("velocitat"): No, no es tracta de velocitat, no està referida en relació al temps.
Feedback ("mida"): parcialment correcte, no estaria ben dit "mida" com a magnitud, millor longitud, distància, alçada...
Feedback: Les milles són unitats del sistema anglosaxó d'unitats tal i com hem pogut veure al llibre de continguts 1.2. L'experimentació: la mesura, magnituds, unitats i disseny experimental . 1 mile = 1,609344 km