Title: Informació sobre les eines i les seves families
Course: Tecnologia 1r ESO 1r T

Les famílies de les eines

Les diferents famílies d'eines són les següents:

- Eines de percussió
- Eines de tall
- Eines d’abrasió o fricció
- Eines de perforació
- Eines d’agafar o retenir
- Eines de caragolar
- Eines passives
- Eines de mesurar, traçar i marcar
- Eines de soldar o d'adherir
- Elements de protecció

Eines de percussió

Entenem la percussió com una operació mecànica elemental que consisteix a colpejar un material per trencar-lo, aixafar-lo o modificar-lo.

El Martell

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Hi ha diferents tipus de martells que escollirem segons el que vulguem fer i el pes que necessitem que tingui.

Els martells més usuals són:

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes de seguretat:
- El mànec ha d'estar sempre en bones condicions
- No s'ha d'agafar el mànec amb les mans olioses o greixoses
- En picar superfícies dures cal utilitzar ulleres de seguretat

Eines de tall

Entenem el tall com una operació mecànica que consisteix a seccionar un material per mitjà d’una fulla.

Les eines de tall que tenim són:

- Les tisores
- Serra de mà
- Serra elèctrica de vogir
- Alicates de tall

Tisores

S'ha d'escollir segons la utilitat que se li vulgui donar o el material que vulguem tallar, o també segons la llargada de la fulla.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf )

Normes de seguretat:

- S'ha d'utilitzar les tisores necessàries segons el material a tallar

- En cas de tallar planxa s'ha de marcar el camí de tall

- En cas de tenir tensió cal que la tisora tingui mànec de material aïllant

- Cal posicionar correctament la mà a l'hora de tallar

Serra de mà

L'elecció de la fulla és molt important perquè depenent del material que vulguem tallar farà falta escollir un full o una altra.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf )

Altres serres:

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes de seguretat:

- Cal col·locar-se correctament a l'hora de tallar

- Cal mantenir el correcte angle a l'inici del tall

- Sempre s'ha de serrar en el mateix sentit

- Cal evitar moviments bruscos

- El material a serrar ha d'estar ben subjectat

- No s'hi pot jugar

Serra elèctrica de vogir

La serra de vogir és una serra elèctrica de mà. Cal escollir-la segons la seva potència, la inclinació de tall en graus i la profunditat de tall en mil·límetres.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i de seguretat:

- És per tallar fusta, metall i plàstic

- Es fa servir per tallar peces de formes complicades o irregulars.

- No s'ha de forçar la serra

- Si s'ha de manipular la serra, cal desendollar-la

- Utilitzar ulleres de protecció

- La peça a tallar cal que estigui ben subjectada

Alicates de tall

Es poden escollir segons el seu tipus de tall (al biaix o rasant, o frontal o lateral), segons el material a tallar o per la longitud de les alicates.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- No s'han de col·locar mai els dits entre els mànecs
- S'ha d'anar amb compte amb els talls i les puntes
En cas de tenir tensió elèctrica, el mànec ha de ser de material aïllant

Eines d’abrasió o fricció

Entenem l'abrasió com una operació mecànica elemental mitjançant la qual un material és sotmès al fregament amb un altre de més dur per tal de polir-lo o bé erosionar-lo.

La llima

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

S'escull en funció de la naturalesa del material a llimar, segons la forma de la peça a llimar, segons les dimensions i segons la fase de treball en la que ens trobem.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Cal tenir la posició adequada

- Cal subjectar correctament la peça que es vol llimar

- El mànec ha d'estar ben ancorat

- Cal evitar donar cops entre llimes

- Les mans han d'estar ben netes

Eines de perforació

Entenem la perforació com una operació mecànica elemental que consisteix a fer un forat que pot travessar o no el material.

Les eines de perforació que tenim són:

- La barrina
- Les broques
- El trepant portàtil
- El trepant de sobretaula

La barrina

S'ha d'escollir segons el diàmetre de la tija i que la unió del mànec i la tija sigui sòlida.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- S'usa per perforar fusta o materials tous

- El sentit de gir ha de ser en sentit de les agulles del rellotge

- La punta ha d'estar afilada

Les broques

S'ha d'escollir segons el tipus de material que es vulgui perforar i en funció del diàmetre del forat que es vol fer.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Altres tipus de broca

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Cal utilitzar la broca adequada

- La punta de la broca ha d'estar afilada

- La broca ha d'estar neta

El trepant portàtil

S'ha d'escollir en funció de la potència, el diàmetre de la broca, el nombre de velocitats, les funcions, el grau d'aïllament.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Passos a seguir per a col·locar la broca en el trepant:

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Abans de travessar el material cal reduir la pressió sobre la peça

- No cal exercir més pressió de la necessària

- Cal anar amb compte amb els cabells llargs

- És recomanable portar guants i ulleres protectores

- Cal que la peça a foradar estigui ben subjecta

- Cal que el trepant estigui totalment aturat abans de deixar-lo anar

- No tocar la broca després d'usar-la

- Cal allunyar el cable de la broca

- Si no l'utilitzem, millor desconnectar-lo del corrent

El trepant de sobretaula

També conegut com el trepant de columna

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- El centre del forat ha de coincidir amb la punta de la broca

- La peça a forada ha d'estar ben subjecta

- Vigilar que la broca no toqui mai la taula de suport

- A major forat, menys velocitat

- Per a forats de molt diàmetre millor començar fent un forat més petit

- Cal anar amb compte amb els cabells llargs

- No s'ha de subjectar la peça amb les mans

- No es poden manipular les corretges

- No s'ha de tocar la broca després d'usar-la

- Mentre no s'utilitzi millor desconnectar el trepant

Eines d'agafar o retenir

Entenem aquesta acció com una operació mecànica que consisteix a subjectar un material de manera fixa o subjectar-lo imprimint-li una altra acció (doblegar, estirar, etc.).

Les eines d'agafar que tenim són:

- Les alicates
- El serjant

Les alicates

S'han d'escollir segons la seva utilització o la longitud de les alicates.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- No s'han de col·locar els dits entre els mànecs

- En cas que hi hagi tensió, cal utilitzar alicates amb els mànecs de material aïllant

El serjant

S'ha d'escollir en funció de l'obertura dels braços en mil·límetres i la profunditat també en mil·límetres.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- La pressió exercida ha d'anar d'acord amb el material de la peça

- Cal anar amb compte que el serjant no s'afluixi durant el treball

Eines de cargolar

Entenem aquesta acció com una operació mecànica elemental que ajuda a imprimir un moviment de rotació en una peça o accessori.

Les eines de caragolar que tenim són:

- El tornavís
- La clau fixa

El tornavís

S'ha d'escollir segons mel tipus de caragols que vulguem utilitzar o en funció del diàmetre de la tija.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Tipus de cap de caragols:

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- No es pot utilitzar com a tallant o punxó

- No es pot utilitzar com a palanca

- El mànec ha d'estar net

- La peça a caragolar ha d'estar ben subjectada

- És preferible que el mànec sigui aïllant

La clau fixa

S'ha d'escollir en funció de la mida del cap del caragol o femella, en funció del lloc d'utilització (plana, colzada, de tub o Allen) i en funció del tipus de cap del caragol.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- La mida del caragol ha de coincidir amb la de la clau

- No es pot picar la clau per a fer més força

- Les claus i les mans han d'estar netes

- No es pot utilitzar mai com a martell

- No es poden usar en llocs amb tensió

Eines passives

Entenem que aquestes eines són aquelles que suporten els materials quan aquests estan sotmesos a l’acció d’una eina.

El caragol de banc

S'ha d'escollir segons les mides de les mordasses, la forma de la guia o la base.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- S'usa per subjectar peces que hem de tallar, llimar, etc.

- Ha d'estar ben collat al banc de treball

- No es pot picar la palanca per a fer més força

- La peça ha d'estar ben subjecta,  no es pot moure

Eines de mesurar, traçar i marcar

Entenem aquestes accions com aquelles que utilitzem per projectar, acotar, dibuixar o assenyalar els contorns i les formes dels materials que s’han de treballar i que també utilitzem per fer les operacions de control i de calibratge.

Les eines de mesurar que tenim són:

- La cinta mètrica
- El regle graduat
- L'escaire
- El peu de rei
- El goniòmetre o santanella
- Les puntes d'assenyalar
- El compàs de punta
- El nivell

La cinta mètrica

S'ha d'escollir en funció de la longitud en metres i el grau de precisió.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- És un instrument de mesura

- Ha d'estar net

- No es pot torçar bruscament

- Hem d'anar amb compte perquè a vegades pot tallar

El regle graduat

S'ha d'escollir en funció de la seva longitud en mil·límetres i de la seva graduació.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- El zero sempre coincideix amb l'extrem esquerre

- És un instrument de mesura

- Ha d'estar sempre net

L'escaire

S'ha d'escollir per la seva longitud en mil·límetres i pel material de construcció.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Sempre hem d'usar la cara plana per a recolzar sobre la peça

- Per a dibuixar perpendiculars cal col·locar-lo sobre la superfície de referència

El peu de rei

S'ha d'escollir en funció de la seva longitud en centímetres, en funció de l'apreciació de nònius, el material de construcció i la forma de les boques.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Cal usar-lo amb molta cura perquè mantingui la seva precisió

- Cal netejar-lo i engreixar-lo periòdicament

El goniòmetre o santanella

S'ha d'escollir en funció del material de construcció i de la precisió que necessitem.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- S'utilitza per mesurar angles

- Cal netejar-lo i engreixar-lo periòdicament

Les puntes d'assenyalar

S'ha d'escollir en funció de la seva longitud en mil·límetres.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Han d'estar correctament afilades

- No es poden fer servir per foradar

- S'han d'usar amb una certa inclinació

- Poden fer mal, és convenient protegir-les

El compàs de punta

S'ha d'escollir en funció de la seva longitud en mil·límetres

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Cal que les puntes estiguin ben afilades

- S'utilitza per a traçar d'arcs i cercles

- Es pot fer servir per determinar perpendiculars o paral·leles, transportar distàncies o fer divisions equidistants.

- Les puntes poden fer mal

El nivell

S'ha d'escollir segons la seva longitud en mil·límetres, en funció del lloc on s'hagi d'utilitzar o la inclinació del pla a anivellar.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Ha d'estar sempre net

- Cal evitar cops i rascades

- És una eina de precisió

Eines d'adherir i soldar

Entenem aquesta acció com la capacitat d’unió de dues superfícies per forces intermoleculars.

Les eines d'adherir i soldar que tenim són:

- El soldador elèctric
- El soldador a gas

El soldador elèctric

S'ha d'escollir en funció de la seva potència i la tensió de treball.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- Ha d'estar sempre ben net

- El soldador ha d'estar calent i la punta estanyada

- Cal col·locar la punta del soldador en contacte sobre l'element a soldar

- Un cop calent cal aplicar l'estany sobre la punta del soldador

- Una soldadura brillant indica que està ben feta

- No espot tocar la part metàl·lica si el soldador està calent

- No es pot recolzar en llocs on es pot cremar

- No feu moviments bruscos amb el soldador a les mans

El soldador a gas

S'ha d'escollir en funció dels tipus de rosca de la bombona i per si té manega fixa o flexible.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Normes d'ús i seguretat:

- S'utilitza per soldar tubs o planxes de coure

- Cal assegurar-se que no hi ha fuites

- La pasta oxidant és irritant, cal portar guants

- Es produeixen fums per tant s'ha de treballar en un lloc ventilat.

Elements de protecció

Són necessaris per garantir d’una correcta seguretat en el treball amb les eines.

Les ulleres

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Els guants

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)

Senyals de protecció

Aquestes són els senyals que ens indiquen l'obligatorietat de l'ús de guants o ulleres.

(font: http://www.xtec.cat/aulatec/einaula.pdf)