Title: Generació i transport d'energia elèctrica
Course: Tecnologia 2n ESO 1r T

Feedback shared by this category's questions, if right: La teva resposta és correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: La teva resposta és parcialment correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: La teva resposta és incorrecta.

Q: Classifica les següents fonts d’energia segon siguin renovables o no renovables:
- Zone 1 | Carbó
- Zone 2 | Hidràulica
- Zone 3 | Petroli
- Zone 4 | Biomassa
- Zone 5 | Mareomotriu
- Zone 6 | Eòlica
- Zone 7 | Gas Natural
- Zone 8 | Urani
- Zone 9 | Geotèrmica

Q: Relaciona cada tipus de central amb el principal inconvenient que presenta
- Hidroelèctrica | Poc cabal dels rius
- Tèrmica | Efecte hivernacle
- Nuclear | Residus radioactius
- Solar | Calen grans superfícies per instal·lar-la
- Parcs eòlics | Impacte ambiental, dependència de les condicons meteorològiques
- Mareomotriu | Només és possible instal·lar-la on les marees tinguin molta amplitud

Q: Indica el tipus de central que correspon a cada una de les frases següents:
- La font d’energia l’obtenen de materials radioactius, com ara l’urani o el plutoni. | Nuclear
- Generen electricitat a partir de l’energia calorífica produïda per la crema de combustibles fòssils. | Tèrmiques
- Es basen en l’aprofitament de l’energia que genera l’aigua. | Hidràuliques
- Transformen directament l'energia del sol en energia elèctrica | Fotovoltaiques

Q: Indica a quin tipus de central correspon la següent descripció: “Aquestes centrals aprofiten l’elevada temperatura de l’interior de la Terra per escalfar un corrent d’aigua que es converteix en vapor. Aquest vapor, s’encarrega posteriorment de fer moure una turbina i un generador
- Central mareomotriu
- Central nuclear
- Central tèrmica
- Central geotèrmica
A: Central geotèrmica

Q: Les centrals nuclears funcionen:
- Escalfant un corrent d’aigua gràcies a l’energia proporcionada per les reaccions nuclears que es produeixen en el reactor.
- Escalfant un corrent d’aire que fa moure una turbina
- Cremant un combustible nuclear
- No són gaire interessants des del punt de vista energètic
A: Escalfant un corrent d’aigua gràcies a l’energia proporcionada per les reaccions nuclears que es produeixen en el reactor.

Q: El principal problema mediambiental de les centrals nuclears és:
- Les emissions atmosfèriques
- La gestió dels seus residus radioactius
- La contaminació de rius
- La contaminació visual
A: La gestió dels seus residus radioactius

Q: L’efecte hivernacle es caracteritza entre altres per:
- La pluja àcida
- Una elevació en la temperatura global del planeta
- Incrementar la producció agrària
- No ser un problema massa rellevant
A: Una elevació en la temperatura global del planeta

Q: L’efecte hivernacle és una conseqüència de la utilització de:
- Centrals nuclears
- Centrals tèrmiques i centrals nuclears
- Centrals tèrmiques
- Centrals tèrmiques i hidràuliques.
A: Centrals tèrmiques

Q: Quina de les següents centrals no utilitza el conjunt turbina-generador per produir energia?
- Central hidràulica
- Central nuclear
- Central fotovoltaica
- Central eòlica
A: Central fotovoltaica

Q: Un dels problemes per al medi ambient de les centrals hidroelèctriques és:
- Impacte paisatgístic
- Gasten molta energia elèctrica
- Inundació de terrenys fèrtils i zones habitables
- Contaminen l’atmosfera
A: Inundació de terrenys fèrtils i zones habitables

Q: Què fan servir les centrals mareomotrius per obtenir l’energia elèctrica?
- La força del vent
- Les tempestes ocasionades exclusivament en la mar
- La pujada i baixada de les marees
- El corrent d’aigua del riu
A: La pujada i baixada de les marees

Q: L'energia del vent i de l'aigua han estat utilitzades, tradicionalment, per a
- Posar en moviment objectes
- Enlairar objectes
- Crear electricitat
- Fer comunicacions
A: Posar en moviment objectes

Q: Quin tipus de central elèctrica és aquesta? [Image]
- Eòlica
- Nuclear
- Solar
- Tèrmica
A: Eòlica

Q: Relaciona les dues columnes.
- EÒLICA | VENT
- HIDRÀULICA | AIGUA
- TÈRMICA | COMBUSTIBLE FÒSSIL
- GEOTÈRMICA | ESCALFOR DE LA TERRA
- MAREOMOTRIU | LES MAREES
- FOTOVOLTAICA | EL SOL

Q: El tipus de central nuclear més habitual és la de fusió nuclear
- Vertader
- Fals
A: Fals

Q: Per posar en marxa un aerogenerador ens cal esperar que la força del vent sigui la suficient per mantenir el gir dels àleps, però cal vigilar que no sigui excesiva ja que podria arribar a malmetre tota la instal.lació.
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: Llegeix atentament.
La responsable que una central hidroelèctrica funcioni és la transformació de l'energia que acumula l'aigua degut a la seva alçada en moviment.
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: Quin tipus de central és aquesta? [Image]
- Térmica
- Nuclear
- Hidroelèctrtica
- Maremotriu
A: Nuclear
Feedback: Quin tipus de central és?

Q: L'aigua és utilitzada com a font d'energia a les centrals
- Maremotrius
- Geotèrmiques
- Hidroelèctriques
- Tèrmiques
A: Maremotrius; Hidroelèctriques
Feedback: L'aigua és utilitzada com a font d'energia a les centrals

Q: Quin tipus de recurs energètic fa servir aquesta central per tal de produir electricitat? [Image]
- La fusió de l'Urani
- Energia potencial de l'aigua
- La força del vent
- L'escalfor de la combustió de carbó
A: Energia potencial de l'aigua
Feedback: Quin tipus de recurs energètic fa servir aquesta central per tal de produir electricitat?