Title: Categoria per defecte en cat5è
Course: Llengua Catalana 6è Primària 1r T

La categoria per defecte per a preguntes compartides en el context «cat5è».

Feedback shared by this category's questions, if right: La teva resposta és correcta.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: La teva resposta és parcialment correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: La teva resposta és incorrecta.

Q: Quan tossim ens hem de tapar la boca amb...
- La mà. (Incorrecte.)
- Amb el braç. (Correcte!)
- Amb un mocador de paper per després llançar-ho. (Correcte!)
A: Amb el braç.; Amb un mocador de paper per després llançar-ho.

Q: Per què serveix una vacuna?
- Una vacuna ens cura d'un virus. (Incorrecte.)
- Una vacuna ens protegeix perquè no agafem la malaltia. (Correcte!)
A: Una vacuna ens protegeix perquè no agafem la malaltia.

Q: No hi ha cap medicament que curi un virus.
- Vertader
- Fals
A: Vertader

Q: Han descobert un medicament per tractar la COV-19?
- Si (Incorrecte!)
- No, però existeixen medicaments perquè els símptomes no siguin tan agressius. (Correcte!)
- No encara. (Incorrecte.)
A: No, però existeixen medicaments perquè els símptomes no siguin tan agressius.

Q: El contacte ha de ser llarg perquè es produeixi el contagi.
- Vertader (Correcte!)
- Fals
A: Vertader

Digueu quines són les principals recomanacions que proposa el vídeo per no contagiar-nos.

Q: Indica els òrgans pels quals ens podem contagiar:
- [Image] (Correcte!)
- [Image] (Incorrecte.)
- [Image] (Incorrecte.)
- [Image] (Correcte!)
- [Image] (Correcte!)
A: [Image]; [Image]; [Image]

Q: Quina és la distància mínima que es recomana per no contagiar-nos?
- Un metre i mig (Incorrecte.)
- Tres metres (Incorrecte.)
- Mínim un metre. (Correcte!)
A: Mínim un metre.

Q: En quina malaltia més greu pot derivar la COV-19?
A: pneumònia / Pneumònia.
Feedback ("pneumònia"): Correcte!!
Feedback ("Pneumònia."): Correcte!!
Feedback ("Pneumònia"): Correcte!
Feedback: pneumònia

Quins són els principals símptomes de la COVID-19?
Feedback: Febre, tos, mal de coll i problemes per respirar.