Title: A1.7. Sensibilitat i escala.
Course: Física i Química 4t ESO 1r T

En un experiment es va prendre la temperatura d'un líquid amb un termòmetre de dilatació i el valor obtingut va ser:

34,6 ± 0,2 ^oC

ACTIVITAT 1.7. SENSIBILITAT I ESCALA

En aquesta tasca us proposem reflexionar sobre la diferència entre sensibilitat i escala.

Feu:

- Quina és la sensibilitat del termòmetre?
- Quantes divisions té l'escala del termòmetre en l'interval d'un grau?

Ajuda: Recorda que pots consultar el llibre de teoria.

Info Aquesta tasca té seguiment de compleció, perquè es mostri l'activitat com completada cal que resolguis les preguntes del qüestionari i donis a enviar.