Title: Lliuraments 3-6
Course: CFGM SMX, M5. Xarxes locals

3.6 Planificació i connexió d'una xarxa local

Pràctiques de Cisco

- 3.6.4.3: Connexió i configuració de hosts.
- 3.6.5.3: Ús compartit de recursos.

Pràctiques de base

1. Relaciona cadascun dels següents exemples amb les categories de dades que s'han de recopilar en la planificació d'una xarxa Ethernet (apartat 3.6.1 de la teoria):

- En la instal·lació de la xarxa ha de ser prioritari el cost per sobre de la fiabilitat de la mateixa.
- Es connectaran 16 estacions de treball (workstations), un servidor i una impressora de xarxa.
- Totes les estacions de treball han de tenir accés als arxius compartits del servidor, i han de poder imprimir a la impressora de xarxa.
- L'empresa treballa amb dades personals dels seus clients, subjectes per la LOPD.
- En aquests moments, no es necessita connectivitat inalàmbrica.
- No serà necessària una connexió a Internet excessivament ràpida, tot just per a revisar el correu electrònic i visitar algunes pàgines web.
- La major part de les aplicacions que s'usaran no faran gaire ús de la xarxa.

1. Relaciona cadascun dels següents exemples amb els punts a tenir en compte a l'hora de dissenyar les topologies físiques i lògiques de la xarxa (apartat 3.6.2 de la teoria):

- Els dispositius de networking (router i switch) s'ubicaran tocant al sostre, per a evitar manipulacions.
- Tots els hosts aniran connectats al switch, i aquest al router.
- El switch ens solucionarà el problema de les col·lisions, però el domini de broadcast serà la xarxa sencera.
- Un possible lloc per a ubicar el servidor és a la sala de les calderes de la calefacció.
- S'ha d'adquirir un sistema RAID per a protegir les dades del servidor.
- El servidor s'ha de protegir amb un SAI.
- El servidor compartirà dues carpetes: Gerència i Obert.
- Tothom ha de tenir permís de lectura i escriptura a la carpeta Obert, però a Gerència, encara que tothom hi podrà llegir, només el Gerent podrà escriure-hi.
- S'ha d'instal·lar un endoll de corrent per a la impressora de xarxa.
- El nom dels hosts vindrà determinat pel càrrec de l'usuari dins l'empresa.
- Utilitzarem el rang 192.168.1.x per a les IPs.
- Aproximadament necessitarem uns 50m de cable de parell trenat.

Pràctiques d'ampliació

1. Accedeix des d'una màquina virtual amb Ubuntu a una carpeta compartida per una màquina virtual Windows XP.
2. Accedeix des d'una màquina virtual amb Windows XP a una carpeta compartida per una màquina virtual Ubuntu.
3. Accedeix des del sistema Ubuntu real (no virtualitzat) a una carpeta compartida per una màquina virtual amb Windows XP.