Title: Lliuraments a-2
Course: CFGM SMX, M5. Xarxes locals

a.2 Gestió de residus de xarxa

Pràctiques de base

1. En les instal·lacions de cablejat de xarxa s'acostumen a utilitzar diferents tipus de canalitzacions:

- Guies metàl·liques per a sobre del sostre.
- Canalitzacions, tubs rítids i flexibles de PVC per a les parets.
- Panxes metàl·liques arrodonides per al terra.
- Caixes d'empalmar per a les bifurcacions.
- Caixes per als endolls.
- Etc...

Realitza un estudi sobre els materials que composen aquestes canalitzacions, els riscos per al medi ambient que suposaria abocar-ho a la natura, i el contenidor de la deixalleria a on s'ha de portar.

Pràctiques d'ampliació

1. Realitza un estudi sobre els productes químics utilitzats per a treballar la fibra òptica, els riscos per al medi ambient que suposaria abocar-ho a la natura, i les instruccions per al seu correcte reciclatge.