Title: Les acotacions
Course: 1er ESO Tecnologia (Escola Andersen)

Dibuix Tècnic

Per començar podem definir què és un esbós, croquis i plànol.
- Esbós: és un dibuix amb llapis i mà alçada.
- Croquis: és el resultat d'afegir a l'esbós les mides aproximades. El croquis ha de donar una idea clara de l'objecte; per tant ha de ser un dibuix de proporció aproximada.
- Plànol: Aquest tipus de dibuix s'ha de fer seguint unes normes predeterminades que permeten que pugui ser comprès per persones expertes. Aquest dibuix es fa amb els estris de dibuix apropiats(regles, compàs,...) utilitzant les mides i l'escala. El plànol, en termes generals, és la representació gràfica que a partir del croquis es fa una peça, una màquina, una part d'una ciutat, un edifici, etc. A més del dibuix, en el plànol ha de constar-hi un apartat que s'anomena caixetí, en el qual s'anoten dades com la identificació de l'objecte dibuixat, l'escala, el nom del dibuixant, etc.

Acotacions

Treballarem amb les acotacions.

Respon a les següents preguntes

L'acotació és el conjunt de línies, xifres, signes, símbols i anotacions escrites que ens permeten identificar correctament les dimensions i les formes dels objectes.
En l'acotació d'un dibuix cal tenir en compte les normes següents.
- no han de faltar-hi mesures, no s'ha de repetir la mateixa mesura ni han de ser necessaris càlculs per saber-ne el valor.
- totes les mesures hi han de ser expressades en la mateixa unitat, i si n'hi ha de diferents, cal indicar quines són en cada cas.
- les mesures escrites en el dibuix han de ser les que té l'objecte real, independentment de la mida en què hagi estat dibuixat.

Digues si és correcte/incorrecte la següent norma:

Les línies de cota han de ser primes i, sempre que es pugui, s’han de col·locar fora del dibuix.

- Correcte
Feedback: Molt bé!!!
- Incorrecte
Feedback: Malament!!!

Normes

Els elements que s'utilitzen en l'acotació d'un dibuix són els següents:
- línies de cota. Serveixen per indicar les mesures de les figures i es col·loquen paral·leles a la magnitud que s'avalua. Els eixos de simetria i les arestes del cos no s'han d'utilitzar com a línies de cota. Les línies de cota, si és possible, no s'han d'encreuar.
- línies auxiliars de cota. Generalment són perpendiculars a les línies de cota, però de vegades formen un angle de 60º amb aquestes.

S'utilitzen quan les línies de cota no es col·loquen entre les arestes de les peces.
Han de començar directament en l'aresta de l'objecte i han d'acabar sobrepassant 1 o 2 mm les línies de cota. Cal evitar que es tallin amb altres línies i entre si.
Els eixos de simetria poden ser utilitzats com a línies auxiliars de cota.

La línia principal de cota ha de ser paral·lela a la resta de la qual es dóna la longitud i n’ha d’estar separada uns 8 o 10 centímetres

- Incorrecte
Feedback: Molt bé
- Correcte
Feedback: Malament
Les xifres de cota s’han d’escriure de manera clara i entenedora al mig de la línia principal de cota, o just al costat quan no càpiga al mig. No cal indicar-hi les unitats, se sobreentenen.
En l’acotament horitzontal, les xifres de cota s’han de col·locar sobre la línia principal de cota. En l’acotament vertical, al seu costat esquerre i de baix a dalt.
En l’acotament en paral·lel, la separació de les línies principals de cota ha de ser sempre la mateixa: uns 8 o 10 mm.
Segons la teoria explicada, quina d'aquestes dues imatges és correcta?

- Molt bé!!!!
- Malament!!!
- Correcte
Feedback: Imatge 1
- Incorrecte
Feedback: Imatge 2